<script>
	export default {
		onLaunch: function() {
			console.warn('当前组件仅支持 uni_modules 目录结构 ，请升级 HBuilderX 到 3.1.0 版本以上！')
			console.log('App Launch')
			// 定义 request 拦截器
			console.log(wx.interceptors, 'wx.interceptors')
			wx.interceptors.request.use(config => {
			  // 在请求前做一些处理，例如添加 token 等
			  let token = wx.getStorageSync('token')
			  config.header['X-Bkmmall-Token'] = token;
			  return config;
			});
			
		},
		onShow: function() {
			console.log('App Show')
			// uni.hideTabBar()
		},
		onHide: function() {
			console.log('App Hide')
		},
		globalData: {
			hasLogin: false
		}
	}
</script>

<style lang="scss">
	/*每个页面公共css */
	@import '@/uni_modules/uni-scss/index.scss';
	/* #ifndef APP-NVUE */
	@import '@/static/customicons.css';
	@import '@/static/style.scss';
	// 设置整个项目的背景色
	page {
		background-color: #f5f5f5;
	}

	/* #endif */
	.example-info {
		font-size: 14px;
		color: #333;
		padding: 10px;
	}
</style>
